en	access.denied
cs	Přístup byl odepřen

en	stacktrace
cs	K problému došlo zde

en	http_error.title
cs	Chyba

en	http_error.description
cs	Vyskytla se chyba.

en	http_error.suggestion
cs	Došlo k neočekávané chybě, zkuste to znovu. Pokud se chyba vyskytuje opakovaně, kontaktujte svého správce.

en	http_error_404.description
cs	Stránka neexistuje.

en	http_error_404.suggestion
cs	Nenašli jsme stránku, kterou jste hledali. Můžete se vrátit na Nástěnku a začít znovu.

en	http_error_403.description
cs	Tato stránka má omezený přístup.

en	http_error_403.suggestion
cs	Litujeme, nemáte dostatečná oprávnění k zobrazení této stránky. Pokud se jedná o chybu, kontaktujte svého správce.